0 10 20 30

Ls (dB re I ref)

(a) 0 3 6

10

Lv

L_s(50 Hz) L_s(400 Hz) L_s(3.2 kHz) L_v

50 100 150 200 250 300 5 4 3 2 1

Depth z (km)

1

1

1

2

2

2

2

5

10

20

(b) dB re I ref

0 10 20 30

0 10 20 30

(c) 0 3 6

10 L_s(50 Hz) L_s(400 Hz) L_s(3.2 kHz) L_v

50 100 150 200 250 300 3

2

1

Range ρ (km)

1

1

2

5

10

20

20

(d) 0 10 20 30